Title: Wasserverteilung auf der Erde

Authors: Digitalassistenz (Author)
Licence: CC BY-SA 4.0

Credits: by Digitalassistenz (Author); licence CC0 1.0

Unbenannter Text

Die gesamte Wassermenge der Erde wird auf 1,4 Milliarden km³ geschätzt.

Unbenannter Text

Davon entfallen 97,5 % auf Salzwasser.

Unbenannter Text

Mit 2,5 % besitzt Süßwasser den kleinsten Anteil am gesamten Wasservorkommen.

Unbenannter Text

Hiervon sind wiederum 68,7 % in Eis oder Schnee gebunden.

Unbenannter Text

Somit steht nur 31,5 % des Süßwassers in flüssiger Form zur Verfügung. Dies entspricht ca. 0,75 % des gesamten Wasservorkommens.

[Image: Blaue Farbfläche bleibt in etwa gleich groß. Text: Fast das gesamte flüssige Süßwasser ist im Grundwasser gespeichert. Als Trink- und Brauchwasser besitzt Grundwasser eine große Bedeutung. Auf Grund von Verschmutzung und Absenkung des Grundwasserspiegels]

Unbenannter Text

Fast das gesamte flüssige Süßwasser ist im Grundwasser gespeichert. Global gesehen ist Grundwasser als Trink- und Brauchwasser von großer Bedeutung, da es bei der Versickerung bereits verschiedene Reinigungsprozesse durchläuft und oft der einzige Zugang zu Wasser ist. Durch Schadstoffeinträge aus der Industrie und Landwirtschaft wird das Grundwasser allerdings zunehmend belastet. Anhaltende Trockenperioden führen zudem zu einer Absenkung der Grundwasserspiegel, sodass speziell in trockenen Erdteilen immer größere Anstrengungen unternommen werden müssen, um dieses zu erreichen.

Unbenannter Text

Ca. 0,3 % des Süßwassers können wir direkt aus Oberflächengewässern wie Seen oder Flüssen nutzen. Dies entspricht dem minimalen Anteil von 0,008 % am gesamten Wasservorkommen der Erde.