Title: Überschwemmungsszenario für Deutschland

Authors: Digitalassistenz (Author); Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-Anhalt (Author)
Licence: CC BY-SA 4.0

Credits: by Digitalassistenz (Author); licence CC BY-SA 4.0

Überschwemmungsszenario für Deutschland bei einem Anstieg von 0m.

Überschwemmungsszenario für Deutschland bei einem Anstieg von 2m. Dies entspricht dem prognosizierten Anstieg des Meeresspiegels beim Abschmelzen aller Gletscher.

Überschwemmungsszenario für Deutschland bei einem Anstieg von 7m. Dies entspricht dem prognosizierten Anstieg des Meeresspiegels beim Abschmelzen des gesamten Eisschilds Grönlands.

Überschwemmungsszenario für Deutschland bei einem Anstieg von 57m. Dies entspricht dem prognosizierten Anstieg des Meeresspiegels beim Abschmelzen der Arktis.